凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 公司动态 » 慢走丝加工使用环境要求

慢走丝加工使用环境要求

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:3314发表时间:[2019-11-23]

如今在凯发k8·中国官方网站加工一些特别的产品时,会有一些机器需求依照使用环境来进行处理。东莞精细慢走丝加工即是其中的一个,在挑选场所时,需求挑选无尘或粉尘较少的一些环境。

挑选没有粉尘的场所,粉尘太多的话,设备的丝杆会遭到磨损,中走丝是计算机控制的,如果粉尘进入了计算机磁盘,磁盘会损坏。另外,设备运作过程中需求散热换气,如果粉尘积聚太多,那么电器组件和散热不良,简单烧坏电路板。

挑选温度改变幅度小的场所,设备本身会产生很大的热量,如果温度改变太大,那么设备的使用寿命也遭到很大的影响。通风条件杰出,宽敞的厂房则比较合适中走丝切割机的使用。 挑选能接受机床分量的场所工作,如果连设备的分量都接受不起的话,设备一旦遭到振荡或者冲击,那么不光机器受损,甚至还会带来危险。


客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘