凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 东莞慢走线如何解决工件“软化层”

东莞慢走线如何解决工件“软化层”

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2600发表时间:[2020-06-20]
东莞慢走线的低速走丝电火花线切割加工选用水质工作液。水有必定的导电性,即使经曩昔离子处理,下降电导率,但还有必定的离子数量。当工件接正极,在电场作用下,OH-离子会在工件上不断集合,形成铁、铝、铜、锌、钛、钨的氧化和腐蚀,并使硬质合金材猜中的结合剂—钴成离子状况溶解在水中,形成工件外表的“软化层”。曾选用提高电阻率的措施(由几十千欧?厘米提高到几百千欧?厘米),尽可能下降离子浓度,虽对改进外表质量起了必定的作用,但仍是不能有效地彻底处理“软化层”的问题。
东莞慢走线的防电解电源是处理工件“软化层”的有效技术手段。防电解电源选用交变脉冲,均匀电压为零,使在工作液中的OH-离子电极丝与工件之间处于振荡状况,不趋向工件和电极丝,避免工件材料的氧化。
选用防电解电源进行电火花线切割加工,可使外表变质层控制在1μm以下,东莞慢走线的避免硬质合金材猜中钴的分出溶解,保证硬质合金模具的寿数。
测验结果表明,防电解电源加工硬质合金模具寿数已挨近机械磨削加工,在挨近磨损极限处乃至优于机械磨削加工。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘