凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 慢走丝加工的表面影响因素的质量

慢走丝加工的表面影响因素的质量

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2773发表时间:[2020-05-21]
(1)慢走丝加工纳秒级大峰值电流脉冲电源技术 电火花加工时金属的蚀除分熔化和气化两种。宽脉宽作用时间长,简单造成熔化加工,使工件表面描摹变差,变质层增厚,内应力加大,易产生裂纹。而脉宽小到必定值时,作用时间极短,构成气化加工,可以减小变质层厚度,改进表面质量,减小内应力,避免裂纹产生。
先进的低速走丝电火花线切割机选用的脉冲电源其脉宽仅几十ns,峰值电流在1 000 A以上,构成气化蚀除,不只加工效率高,而且使表面质量大大提高。
(2)慢走丝加工防电解(BS)脉冲电源 低速走丝电火花线切割加工选用水质工作液。水有必定的导电性,即便经过去离子处理,下降电导率,但还有必定的离子数量。当工件接正极,在电场作用下,OH-离子会在工件上不断集合,造成铁、铝、铜、锌、钛、钨的氧化和腐蚀,并使硬质合金资猜中的结合剂—钴成离子状况溶解在水中,构成工件表面的“软化层”。
曾选用提高电阻率的办法(由几十千欧?厘米提高到几百千欧?厘米),尽可能下降离子浓度,虽对改进表面质量起了必定的作用,但仍是不能有效地彻底处理“软化层”的问题。
慢走丝加工防电解电源是处理工件“软化层”的有效技术手段。防电解电源选用交变脉冲,均匀电压为零,使在工作液中的OH-离子电极丝与工件之间处于振动状况,不趋向工件和电极丝,防止工件资料的氧化。
选用防电解电源进行电火花线切割加工,可使表面变质层控制在1μm以下,避免硬质合金资猜中钴的析出溶解,确保硬质合金模具的寿数。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘