凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 如何保养CNC加工数控机床

如何保养CNC加工数控机床

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2900发表时间:[2021-04-20]
CNC加工数控机床的正确操作和维护保养可以避免机床非正常磨损,避免机床突发故障。对机床的精心维护保养,可以坚持机床加工精度的长期稳定,延伸机床使用寿命。在CNC加工工件的过程中不免会有损害,那该怎样正确保养呢?
每日维护作业内容:
1、每日对机床尘土铁屑进行清扫清洁:包括机床控制面板、主轴锥孔、刀具车、刀头及锥柄、刀库刀臂及刀仓、转塔;XY轴钣金护罩、机床内柔性软管、坦克链设备、切屑槽等;
2、检查润滑油液面高度,保证机床润滑;检查冷却液箱内冷却液是否满意,不可及时增加;

cnc加工

3、检查主轴内锥孔空气吹气是否正常,用洁净棉布擦拭主轴内锥孔,并喷上轻质油;检查空气压力是否正常;
4、清洁刀库刀臂和刀具,尤其是刀爪;检查悉数信号灯,异警警示灯是否正常;
5、检查油压单元管是否有渗漏现象;机床每日作业完成后进行清洁清扫作业;保持机器四周环境整齐。
每周维护作业内容:
1、清洗热交换器的空气滤网,冷却泵、润滑油泵滤网;检查刀具拉栓是否松动,刀把是否清洁;
2、清洁压缩气体中的杂质和水份,检查油雾分离器中的油量,检查各路电磁阀的作业是否正常,检查气动系统中的密封性,因为气路系统的好坏直接影响换刀及润滑系统;
3、检查三轴机械原点是否偏移;检查刀库换刀臂动作或刀库刀盘反转是否顺畅;如有油冷机检查油冷机油,如低于刻度线请及时加注油冷油;
4、避免尘土污物进入数控设备内部。在机加车间的空气中一般都会有油雾、尘土甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,简略引起元器间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。
每月维护作业内容:
1、检测轴轨迹润滑情况,轨迹面有必要保证润滑良好;
2、检查、清洁极限开关以及碰块;
3、检查打刀缸油杯油是否满意,不足及时增加;
4、检查机器上的指示牌与正告铭牌是否清晰,存在。
只要通过定期的维护保养CNC加工数控机床,才能延伸设备的使用寿命,在平时的维护作业中还可以及时处理机器故障问题,避免影响加工件的质量。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘