凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 如何提高cnc加工精度?

如何提高cnc加工精度?

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:3250发表时间:[2021-05-12]
凯发k8·中国官方网站都知道查验数控加工的一项方针是加工精度。当凯发k8·中国官方网站批量生产时,该怎么保证cnc加工精度?传统的方案是试切法,试切法通过试切-丈量标准-调整刀具的吃刀量-走刀切削-再试切,如此重复直至到达所需标准。这种方法能够保证过失在合理的操控规划之内,但是较为繁琐,生产功率不高,主要用于单件小批量生产。而大批量生产手机外壳,同时保持数控加工精度高,就要调整好机床、夹具、工件和刀具的相对位置来取得所需标准来取得保证批量加工精度的目的。那么为了保证加工精度要事先调整哪些工艺?

cnc加工

一、提高数控机床的轴承的回转精度。在提高轮转的精度时,可挑选高精度的滚动轴承、多油锲动压轴承、静压轴承。同时提高轴承配件的精度,如提高箱体支撑孔、主轴轴颈的加工精度,使主轴回转精度不反映到工件上。
二、操控好工艺的热变形。是cnc加工中心是高速切削的加工设备,加工过程中会发生大量的热,应该减少热源的发热和隔离热源,添加消除内应力的热处理工序; 加工过失的巨细反映了加工精度的凹凸,过失越大加工精度越低,过失越小加工精度越高。
三、.减少传动链传动过失传动系统应该保持传动件数少,传动链短,传动精度高的原则,采用降速传动是保证传动精度的重要方法,且越靠近结尾的传动副,其传动比应越小;结尾件精度应高于其他传动件。
四、降低数控机床刀具磨损度。在刀具急剧磨损前,应该从头磨损刀具,挑选最专用的切削油进行充分润滑,刀具质料应当符合工艺要求。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘