凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 中高档慢走丝过滤器不断的提升中

中高档慢走丝过滤器不断的提升中

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2313发表时间:[2019-09-20]

 我国慢走丝过滤器开展规模不断强大,档次也越来越高,大型复杂为代表的中高档慢走丝过滤器比例达到了三成以上。我国劳动力本钱的优势,加上整体经济继续快速开展的条件,给我国的慢走丝过滤器业带来了良好的开展前景。有关部分的预测到2018年,我国将有望成为全球最大的慢走丝过滤器制作业基地之一。目前,我国的慢走丝过滤器工业的总体水平仍然落后于国际先进水平,现在的慢走丝过滤器产出依然满意不了模具商场需求,根据有关部门的统计,我国国产慢走丝过滤器对商场的满意率不到80%.尤其是慢走丝过滤器制作技术含量高的中高档慢走丝过滤器,满意率更低,不到60%,从这些数据来看,我国中高档慢走丝过滤器满意率仍需进步。



客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘