凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 精密慢走丝加工为何要慢

精密慢走丝加工为何要慢

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2291发表时间:[2020-02-25]
在加工建设职业傍边,社会的要求咱们加工必须要快,必须要高功率,高出产,高输出。那为什么还会有反道而行,寻求满加工?还会有精细慢走丝加工的存在。
其实因为咱们的精细慢走丝加工的慢,是因为它加工出来的产品十分的有质量。便是咱们寻求的是质量,并不是数量。咱们加工出来的产品,在与其他比较,咱们的质量优势十分显着,咱们就是比它们的质量要显着高得多。
精细慢走丝加工是电火花线切割的一种,也叫高质量走丝电火花线切割机床(WEDM-HS),其电极丝(一般选用钼丝 规格有:0.18mm、0.2mm、0.22mm、0.25mm)高质量往复运动,钼丝速度为8~10m/s可调,钼丝可重复运用,加工产品质量高而得名(其精度为0.05~0.08mm),相反它的加工速度会下降,速度慢质量上升(加工外表变亮光),是我国出产和运用的首要机种,是我国首创的电火花线切割加工模式。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘