凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 精密慢走丝加工的各种加工效率

精密慢走丝加工的各种加工效率

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2333发表时间:[2020-03-12]
(1)厚度变化工件的加工功率




    精细慢走丝加工主动检测加工件的厚度,主动调整加工参数,避免断丝,达到该状态的最高加工功率。


(2)快速主动穿丝技能


精细慢走丝加工厂,当板厚为50mm时,穿丝时刻为10s,切丝、穿丝总时刻为25s。


     (3)最高加工功率


因为ns级大峰值电流脉冲电源技能及检测、操控、抗干扰技能的开展,低速走丝电火花线切开机的加工功率也在不断进步。
(4)双丝主动交流技能


精细慢走丝加工厂选用0.20~0.02mm的电极丝主动进行双丝切换加工。利用粗丝进行第一次切开,一般丝径为0.25mm,以进步加工功率,并可无芯切开;然后选用细丝进行修整,一般选用0.10mm的细丝,切开出小圆角,并可进步精度。整体可节约30%~50%的切开时刻。
(5)较大厚度工件的加工功率


FA-V系列机床在切开300mm厚的工件时,加工功率可达170mm2/min。这是很有实际意义的技能提高。


(6)厚度变化工件的加工功率


精细慢走丝加工主动检测加工件的厚度,主动调整加工参数,避免断丝,达到该状态的最高加工功率。

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘