凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 东莞慢走丝加工调试需要准备哪些事项

东莞慢走丝加工调试需要准备哪些事项

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2334发表时间:[2019-11-14]
跟着社会的不断开展,如今现在的的加工技术也是有很大的进步,给咱们在生活中带来很大的便利,特别是最近这几年的东莞慢走丝加工的开展,咱们很多的产品都需要使用到它,它在社会上的比例也是占非常大的位置,当咱们操作慢走丝加工的时候之前,肯定是要把准备工作做好 ,这样在后面的工序就不会呈现各种问题,也不会对咱们的人身健康有危害,具体有哪些事项呢?如下:
1.电源稳压器 -- 15KW(15千瓦)
2.AD360Ls=35桶、AQ400Ls=38桶、AQ600Ls=40桶、AG400L=38桶、AG600L=40桶
3.空压气体要求 -- 空气压力5kg\cm以上、流量30L\min以上、油水别离设备、
4.外部电源线要求 -- 8平方以上(4芯或5芯)
5.卸载设备之叉车 -- 5吨(适合本文所述一切机型)
6.设备放置环境要求:无振动、单独放置(阻隔)、恒温(装置空调)

客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘