凯发k8·中国官方网站

欢迎光临深圳市星辉精密机械有限公司 官网

专注精密非标零部件订制制作商

免费量身定制   绽放专属价值

全国免费咨询热线

13600163985

当前位置:首页 ? 行业新闻 » 【慢走丝加工】慢走丝加工变形的原因及处理方法

【慢走丝加工】慢走丝加工变形的原因及处理方法

文章出处:深圳市星辉精密机械有限公司 人气:2259发表时间:[2019-08-27]

丝绸在慢走丝加工过程中会发生变形。要真实彻底地解决这一问题,首先要找出原因,然后进行分析,以便更好地处理。其变形的主要原因是什么?变形的原因有很多,如资料的使用、热处理、结构设计、工艺布置以及线切割工件的夹紧和切割途径的挑选等。这些原因都导致了资料内应力的变形,凯发k8·中国官方网站能够从这些方面来处理。

  还有凯发k8·中国官方网站的线切割加工变形尺度和工件的结构。冲头易变形,冲头形状窄而长。薄壁工件容易发生变形是件十分重要的零件。其次,在电火花加工、资料必然会有变形,假如变形十分小,在精度范围内所需的加工、变形几乎能够被忽略,但它超出了加工精度的要求,将使显着偏差的大小,影响工件加工的形状。凯发k8·中国官方网站能够采取一些措施来操控电火花加工的变形,防止变形。



客户服务热线

13600163985

在线客服
sitemap缃戠珯鍦板浘